Der Grabspruch

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern.

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Anmerkungen^1; Quelle^2

1Anmerkungen: Rarogne Churchyard, Kanton Valis, Schweiz. / In seinem Testament, verfaßt am 27. Oktober 1925.

2Quelle: © Sternenfall.de. Erstellt am 25. Juli 2006.

www.sternenfall.de