Das Buch der Bilder

Klage

O w i e ist alles fern und lange vergangen. Ich glaube, der Stern, von welchem ich Glanz empfange, ist seit Jahrtausenden tot. Ich glaube, im Boot, das vorüberfuhr, hörte ich etwas Banges sagen. Im Hause hat eine Uhr geschlagen...

In welchem Haus?...

Ich möchte aus meinem Herzen hinaus unter den großen Himmel treten. Ich möchte beten.

Und einer von allen Sternen müsste wirklich noch sein. Ich glaube, ich wüsste, welcher allein gedauert hat, - welcher wie eine weiße Stadt am Ende des Strahls in den Himmeln steht...

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Quelle^1

1Quelle: © Sternenfall.de. Erstellt am 25. Juli 2006.

www.sternenfall.de